40E 60E 80E 100E 120E 140E 160E 180 160W140W120W100W 80W 60W 40W 20W 0 20E

Annual mean and annual range aerosol (1998-2001)

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

40E 60E 80E 100E 120E 140E 160E 180 160W140W120W100W 80W 60W 40W 20W 0 20E

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3