CL 3 (Cumulonimbus without Anvil) Frequency-of-Occurrence (DJF)

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

CL 3 (Cumulonimbus without Anvil) Frequency-of-Occurrence (DJF)

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25