Raobs (circles) ATLAS (triangles) current meter (dot) Ocean Station S (diamond) satellite estimates (not shown) ARGO (dots over oceans) VOS (solid and dashed lines) Sonet (circles) enhanced ATLAS (triangles) aeronomy laboratory profiler (squares) TAO-tender enhanced monitoring (shaded rectangles) IMET (dot)

Figure 43c

130W 110 90 70 50 30W 60S 50 40 30 20 10 EQ 10 20 30 40 50N

c) vertical structure