Number of JFM days 1958-97 with minimum temperatures < Location Total High AO Low AO < -15° C in Yakima, WA. 116 17 41 < -20° C in Chicago, Il. 181 12 50 < -1° C in Orlando, Fl. 108 11 27 < -5° C in Paris, France 142 8 54 < -33° C in Novosibirsk 120 7 46 < -20° C in Beijing, Ch. 141 11 41 < -2° C in Tokyo, Japan 140 7 40